Copyright: (c)2001 by Ralf Bibinger


Übersicht
Exif-Viewer V 2.0 – Bildinformationen auslesen

© 1998-2003 Ralf Bibinger

Wie das Programm entstand

Copyright und Hinweise

Einschränkungen

Bei Fragen, Tipps und Verbesserungsvorschlägen

Hilfe zum Programm

Hilfe zur Hauptseite

Hilfe zur Bildvorschau

Hilfe zu Bildvergleich

Hilfe zu Programm-Information

Hilfe zu Anpassung der Excel-Ausgabe

Mailkontakt

Danksagung

History


Wie das Programm entstand
Wie das Programm entstand...

Alles fing 1998 mit dem Kauf meiner ersten Digitalkamera, der Olympus Camedia C-1000L an, die einerseits nach Jahren den Wiedereinstieg in die Fotografie darstellte, andererseits eine Brücke zu einem anderen Hobby, dem Computer, zu schlagen vermochte.

Im Header der Bilddateien fanden sich in der sogenannten „Picture-Info“ viele interessante Informationen, z.B. unter welchen Umständen die Bilder entstanden sind. Für den Hobbyfotografen kann es durchaus interessant sein, die bei der Aufnahme verwendeten Einstellungen einsehen zu können. Daher schrieb ich mir seinerzeit ein Programm namens „OlyView“, welches genau diese Daten zu extrahieren vermochte.

Mit dem Aufkommen neuerer Kameramodelle etablierte sich das EXIF-Format, um diverse Kameraeinstellungen standardisiert und herstellerunabhängig im Header der Bilddatei unterzubringen. Mit der Camedia C-900L erschien aus dem Hause Olympus die erste Kamera, die mit EXIF-Daten aufwartete.

Im September 1999 entschied ich mich zum Kauf einer Olympus Camedia C-2500L. Leider bot die mitgelieferte Software keine Möglichkeit, Bildinformationen nach dem Auslesen der Bilder auszuwerten bzw. diese sogar zu extrahieren. In diesem Zeitraum machte ich mich auf die Suche nach weiterführenden Informationen, die ich letztendlich in TsuruZoh Tachibanaya’s Dokumentation fand.

Programme wie Tambaware’s EXIFRead waren mir beim Überprüfen der Daten diverser Kameramodelle sehr nützlich, letztendlich war ich aber nur an einem Teil der enthaltenen Informationen interessiert, die auch entsprechend aufgelistet werden sollten. Des weiteren suchte ich nach einem Programm, welches z.B. pfad- oder laufwerksweise Bilddateien nach Informationen durchforstet und diese als lesbare Textdatei bzw. als Excel-Importdatei abzuspeichern konnte.

So entstand im Dezember 1999 die erste Version des hier vorliegenden Programms, welche zuerst nur für Olympus-Kameras gedacht war. Im späteren Verlauf gelangte ich über diverse Foto-Testseiten im Internet auch an Original-Bilddateien anderer Kameramodelle, an denen ich austesten konnte, ob auch bei anderen Kameratypen verwertbare Informationen ausgelesen werden können. Da jede Kamera einen spezifischen Brennweiten-Bereich aufweist und in der Bildinformation nur die reale Brennweite gespeichert wird, nutzte ich Informationsquellen wie www.digitalkamera.de bzw. photo.askey.net, um diese Umrechnungen ebenfalls in das Programm zu integrieren.

So entstand mit der Zeit ein immer komplexer werdendes Programm, welches in erster Linie aber das Auslesen der Exif-Informationen ermöglichen soll. Auch flossen einige Anwenderwünsche mit ein.

Das Programm selbst wurde in Visual Basic entwickelt und ist bei der Erstinstallation aufgrund der VB Runtime-Module überdurchschnittlich umfangreich. Bei Updates sind lediglich nur Pakete mit 300-400 kB downzuloaden.


Copyright-Hinweise
Copyright und Hinweise

Dieses Programm ist Freeware und darf somit frei weitergegeben werden!

Hilfemeldungen sind jederzeit erreichbar über die F1-Taste, egal, wo Sie sich gerade im Programm befinden.

Alle in den Menüs bzw. Dialogfenstern unterstrichenen Buchstaben dienen als sogenannte Hotkeys, die man per Tastatur (Tastenkombination: Alt + unterstrichener Buchstabe) direkt auswählen kann.


Einschränkungen

Je nach Hersteller oder sogar Kameratyp werden mehr oder weniger Informationen im EXIF-Header des Bildes abgelegt. Sollten Sie auf „k.A.“-Einträge treffen, sind wahrscheinlich die Informationen leider nicht im EXIF-Header enthalten. Falls das Feld leer bleiben sollte, kann es vorkommen, dass der entsprechende Eintrag prinzipiell vorhanden ist, aber ungültige Werte oder Leerzeichen enthält.

•	Ältere Sony-Modelle verfügen leider nur über sehr wenige Informationen, die im EXIF-Header untergebracht wurden (Hersteller, Datum, Auflösung, Kompression). Neuere Sony-Modelle bieten wesentlich mehr Informationen. Zur KB-Äquivalenzberechnung ist eine eindeutige Identifizierung der Kamera beim Kameratyp erforderlich. Sony gibt hierbei nur die Serie (z.B. Mavica) an, daher fehlen kB-Äquivalenzangaben bei allen Sony-Modellen. Diese können, soweit nur ein Sony-Modell gleichzeitig verwendet wird, vom Anwender selbst ergänzt werden. Neuere Sonymodelle scheinen prinzipiell über Makernotes zu verfügen, leider scheinen diese nicht dokumentiert zu sein.

•	Kodak-Kameras weisen keine Angabe über die Firmware aus. Außerdem fehlt bei älteren Kameramodellen der Programm-Modus.

•	Nikon-Kameras fehlt teilweise der ISO-Wert bzw. der Programm-Modus.

•	Älteren Fuji-Kameras fehlt der Weißabgleich.

•	Olympus-Kameras fehlt teilweise der Programm-Modus.

•	Toshiba-Kameras weisen teilweise keinen Spotmess-Modus, Zoomeinstellung und ISO-Werte auf.

•	Ricoh-Kameras fehlt teilweise der ISO-Wert, der Programm- und Messmodus.

•	Sanyo-Kameras fehlt teilweise der ISO-Wert bzw. der Programm-Modus.

•	ACDSee: Die Datenübertragung der Bilder über ACDSee kann zum Verlust der EXIF-Informationen führen (z.B. Canon-Kameramodelle)

•	Camedia Master: Beim Auslesen/Kommentieren der Bilder mittels Olympus Camedia Master werden je nach Kameratyp einige Makernote-Informationen aus dem Header entfernt (C-700: Firmware wird ersetzt durch OLYMPUS CAMEDIA Master, Aufnahmemodus, Serie/Panoramabild-Nummer, Firmware-Version, Picture-Info und Bildeffekte).

•	Nachbearbeitete Bilder verlieren unter Umständen teilweise oder sogar komplett ihre EXIF-Informationen. Teilweise kann es durch Editierung (Kommentare etc.) dazu führen, daß kameraspezifische Informationen (Makernotes) wie z.B. bei der Olympus E-10, E-20 oder C-2500L verlorengehen können oder falsche Werte liefern.


Bei Fragen, Tips und Verbesserungsvorschlägen
Bei Fragen, Tipps oder Verbesserungsvorschlägen

Ich freue mich über jede Art von Feedback!

Vielleicht fallen Ihnen ja Erweiterungen ein, die ggf. auch für andere Anwender sinnvoll erscheinen? Zugegeben, nicht alles ist immer für eine breite Anwenderschar interessant oder ist realisierbar, aber das Programm hat durchaus von einigen Anregungen der Anwender profitiert :-)

Da die ausgelesenen Brennweiten sich durchweg auf die reale Brennweite beziehen, die dem Anwender wenig nützen, versuche ich ständig meine Kamera-Datenbank mit Brennweitenumrechnungen um weitere Modelle zu erweitern. Da diese Umrechnungen leider selten aus öffentlichen Bezugsquellen zu entnehmen sind, bin ich hierbei auf die Unterstützung der Anwender angewiesen.

Auch habe ich mir mit der Zeit eine stetig wachsende Kamerabilder-Datenbank angelegt, in der ich versuche, von jeder Kamera mind. ein Bild zu archivieren. Teilweise finden sich Originalbilder im Internet, auch hier bin ich prinzipiell an Testbildern mir unbekannter Kameramodelle interessiert.

Wenn also jemand sein Kameramodell samt Brennweitenumrechnung nicht in der programminternen Datenbank wiederfindet, würde ich mich freuen, wenn er sich mit mir per eMail in Verbindung setzen könnte. Ich wäre in diesem Fall nach Rücksprache an Testbildern und der Angabe der realen Brennweite der Kamera interessiert. Alternativ reicht es aus, mir die aktualisierte Kamera.Cfg aus dem Installationsverzeichnis zuzusenden, die die vom Anwender aktualisierten Angaben enthält und somit für beide Seiten ein vom Umfang her wesentlich geringerer Aufwand bedeutet.

Auch bin ich immer auf der Suche nach herstellerspezifischen Informationen zu den Makernotes.

Meine eMail-Adresse für alle Anfragen lautet Ralf.Bibinger@gmx.de. Am einfachsten klicke Sie in der Programm-Information die eMail-Adresse an, daraufhin sollte sich Ihr eingebundenes eMail-Programm aktivieren.


Hilfe zur Hauptseite

Hiermit wählen Sie das gewünschte Laufwerk aus.

In diesem Fenster stellen Sie den gewünschten Pfad ein.

In diesem Fenster finden sich alle Bilddateien wieder, die der EXIF-Viewer anzeigen kann. Wenn Sie per Doppelklick ein Bild auswählen, gelangen Sie zur Bildvorschau.

Die Buttons Arbeitsplatz und Eigene Dateien rufen direkt die entsprechenden Windows-Standardverzeichnisse auf

Einige allgemeine Einstellungen werden hier vorgenommen:

incl. Unterverzeichnisse

Wird dieses Kästchen angekreuzt, werden nicht nur die im Pfad angegebenen Bilder ausgewertet, sondern auch die in darunterliegenden Unterverzeichnissen. Somit ist es z.B. möglich, dass Sie den Index einer gesamten CD erstellen lassen können.

Nur Bilder mit gültigen EXIF-Daten auswerten

Durch Auswahl dieses Parameters werden nur Bilder ausgewertet, die auch wirklich Informationen enthalten.

Indexdateien auf Desktop ablegen

Üblicherweise versucht der EXIF-Viewer, die Indexdateien an dem Ort abzulegen, wo sich auch die Bilder befinden. Bei nichtbeschreibbaren Medien (z.B. CDROM) ist diese Einstellung sinnvoll.

US-Datumsformat

Das Programm bietet hier die Möglichkeit, Datum und Uhrzeit in den Formaten DD.MM.YYYY HH:MM:SS bzw. MM/DD/YYYY HH:MM:SS a/p (=US-Format) ablegen zu lassen.

Ausgabeformate:

Textdatei (_Index.Txt)

Bei der Auswahl wird eine Datei namens „Index.Txt“ erstellt (das vorangestellte „_“-Zeichen soll dafür sorgen, dass der Index in der alphabetischen Sortierung vor den Bildern angezeigt wird), die folgenden (beispielhaften) Aufbau hat:

Dateiname: 	     Olympus C3040Z 01.Jpg

Dateilänge:      1.790.397 Bytes

Hersteller:      OLYMPUS OPTICAL CO.,LTD

Kameratyp:       C3040Z

Firmware:        v354u-75

Datum:           06.03.2001 um 12:31:19

Programm:        A - Manuelle Blendenwahl

Blende:          f 8,0

Belichtungszeit: 1/100 s

ISO-Wert:        100

EV:              0,00 EV

Brennweite:      104 mm KB (21,0 mm Real)

Auflösung:       2048 x 1536 Pixel

Bilddichte:      72 x 72 dpi

Bildkompression: 5,0:1

JPG-Qualität:    SHQ

Weißabgleich:    Automatik

Meßmodus:        Multisegment

Blitz:           Ein

Makro-Modus:     Makro

[...]

Diese Textdateien können z.B. mit dem Editor, Wordpad, Word o.ä. gelesen und ausgedruckt werden. Da es sich um eine reine ASCII-Datei handelt, wird die Formatierung beim Verwenden von proportionalen Zeichensätzen zerstört. Wenn der gesamte Text z.B. in Courier New angezeigt wird, stimmt die Formatierung wieder.

Txt-Ausgabe pro Bild:

Es wird keine zusammenhängende Txt-Datei mit allen Bildinformationen erstellt, sondern am Speicherort der Bilder eine Txt-Datei mit gleichem Namen angelegt. Somit ist es einfach möglich, z.B. Informationen auf Webseiten einzubetten.

Excel-Importdatei (_IndXLS.Csv)

Für eine tabellarische Auswertung der Daten ist z.B. Excel, StarCalc, Corel Quattro pro sehr gut geeignet. Hierbei liegen die Daten durch Kommata getrennt in einer Zeile vor:

C3040Z 01.Jpg, 1.790.397 Bytes, OLYMPUS OPTICAL CO..LTD,C3040Z,v354u-75,06.03.2001 um 12:31:19,A – Manuelle Blendenwahl, F 8.0,1/100 s,100,0.00 EV,104 mm KB (21.0 mm Real),2048 x 1536 Pixel, 72

[...]

Die _IndXLS.CSV-Datei kann direkt von der Oberfläche oder dem Explorer aus gestartet werden. Dabei wird Excel (oder Ihre bevorzugte Tabellenkalkulation eines anderen Herstellers) geöffnet und die Daten eingelesen. Da das Komma z.B. in Zahlenwerten nicht verwendet werden darf (Excel interpretiert diese als Spaltentrennzeichen), werden diese ersatzweise in Punkte (.) umgewandelt.

Die eingelesene Liste sind dann wie folgt aus:

Wenn Sie anstelle des „Erstelle Index“-Buttons direkt „An Excel übergeben“ auswählen, übernimmt diese Arbeit das Programm für Sie und das Umformulieren von Komma in Punkt entfällt, weil als Spalten-Trennzeichen das weniger gebräuchliche Semikolon verwendet wird.

Text- und Excel-Importdatei

Ich persönliche verwende meistens die gleichzeitige Erstellung beider Dateien. Dafür ist diese Einstellung gedacht.

Makernotes

In der Excel-Ausgabedatei (CSV und direkt) können Sie mit diesem Listfeld einstellen, ob Sie nur die EXIF-Informationen ausgeben möchten, oder ob auch die kameraspezifischen Einstellungen in die Tabelle übernommen werden sollen. Hierbei müssen Sie allerdings den gewünschten Kamerahersteller auswählen (diese Einstellung wird nach dem nächsten Programmstart wiederhergestellt). Über das Feld „Anpassen“ ist es Ihnen außerdem möglich, einzelne Felder in der Excel- oder CSV-Ausgabe zu entfernen, weil Ihre Kamera ggf. nicht alle Felder benutzt oder diese Informationen für Sie uninteressant sind.

Dieser Dialog regelt allgemeine Programmeinstellungen und an welches Programm die Bildausgabe übergeben werden soll:

Button-Hilfstexte aktivieren

Sobald sich die Maus über einem Bedienfeld befindet, wird automatisch eine Kurzbeschreibung angezeigt. Da diese bei regelmässigem Gebrauch nicht mehr benötigt wird, kann sie an dieser Stelle abgeschaltet werden.

Datumsangaben im Excel-Datumsformat

Wird diese Option deaktiviert, werden Datums- und Zeitangaben in Excel als echte Zahlenwerte übergeben und können dementsprechend sortiert und bearbeitet werden. Unter Umständen ist es notwendig, dass Sie für die Datumsspalten das gewünschte Datumsformat auswählen. Andernfalls wird ein „um“ zwischen Datum und Uhrzeit eingefügt und von Excel als normaler Text behandelt.

Standardanwendung für JPG-Bilder verwenden

Hierbei wird die Bilddatei an ihr für JPG-Bilder voreingestelltes Grafikprogramm übergeben.

Alternatives Grafikprogramm verwenden

Durch Auswahl dieses Menüpunktes wird das Bild an ein von Ihnen gewähltes Grafikprogramm übergeben. Bitte beachten Sie hierbei, dass das Grafikprogramm auch JPG-Bilder laden können muss bzw. auch die Parameterübergabe unterstützt.

Dieser Dialog verwaltet eine Liste verschiedener Kameramodelle und ihre Umrechnung zwischen realer Brennweite und kB-Äquivalent

Bild auswählen

Um die Kamerabezeichnung korrekt ermitteln zu können, muss der exakte Kameratyp ermittelt werden. Hiermit wählen Sie ein Bild der gewünschten Kamera aus. Die ausgelesene Kamerabezeichnung wird anschließend unter Kamerabezeichnung angezeigt.

Übernehmen

Hiermit werden die neuen bzw. abgeänderten Einstellung einer Kamera übernommen. Vor dem Überschreiben bestehender Informationen warnt das Programm.

Löschen

Über diesen Button wird der ausgewählte Kameratyp komplett aus der Liste gelöscht.

Weitwinkelbrennweite, Weitwinkel-KB-Äquivalent

Zur Umrechnung wird die reale und KB-äquivalente Brennweite z.B. im Weitwinkelmodus benötigt. Die KB-Äquivalent-Brennweite ist immer der größere Zahlenwert, den Sie in Ihrem Kamerahandbuch oder im Internet unter www.digitalkamera.de bzw. photo.askey.net finden.

Die reale Weitwinkelbrennweite Ihrer Kamera finden Sie oft als Angabe auf dem Objektiv selbst (z.B. 7-21mm).

Wenn beide Angaben gemacht wurden, wird bei Bildern mit dieser ausgelesenen Kamerabezeichnung der korrigierte Umrechnungsfaktor für die Brennweite ausgegeben.

Für Sony-Modelle (die sich leider nicht durch die Kamerabezeichnung unterscheiden lassen) sind folgende Werte gegeben:

Sony DSC-505	7,1 / 35 mm

Sony DSC-505V	7,1 / 38 mm

Sony DSC-707	7,1 / 38 mm

Sony DSC-700	7,1 / 28 mm

Sony DSC-P1	8 / 39 mm

Sony DSC-P5	8 / 39 mm

Sony DSC-S75	7 / 34 mm

Sony DSC-S85	7 / 34 mm

Sony MVC-CD 1000	5 / 37 mm

Sony MVC-CD 200	6,1 / 39 mm

Sony MVC-CD 300	7 / 34 mm

Durch Zeitumstellungen oder Batteriewechsel kann es vorkommen, dass die Kamera die korrekten Zeitangaben „vergisst“. Nun wäre es wünschenswert, diese Informationen nachträglich korrigieren zu können. Diese Änderungen wirken sich auf alle Bilddateien im ausgewählten Verzeichnis aus!

Die Änderungen können auf zwei Arten durchgeführt werden:

Zeitkorrektur

Z.B. sommerzeitbedingt oder durch eine Reise ändert sich die lokale Zeitangabe, die man natürlich anpassen möchte. Unter Angabe der Korrektur mit Vorzeichen (z.B. +6 Stunden) werden alle Bilder korrigiert.

Neues Datum setzen

Durch Batteriewechsel, Kamerareset o.ä. kann es vorkommen, dass die Kamera kein Datum abspeichert. Zwar kann prinzipiell die ursprüngliche Uhrzeit nicht mehr ermittelt werden, doch kann man durch Angabe des Startdatums, einer Startuhrzeit und einem zeitlichen Versatz zwischen den einzelnen Aufnahmen versuchen, so gut als möglich den zeitlichen Verlauf nachzubilden.

Hiermit generieren Sie die Index-Datei(en). Eine Fortschrittsanzeige samt Informationen über die aktuell bearbeitete Bilddatei bzw. die Gesamtanzahl der Bilder informiert über den Fortschritt der Indexerstellung.

Mittels ESC-Taste, Alt-A oder per Mausklick auf den Abbuch-Button beenden Sie den aktuellen Vorgang. Der bis zu diesem Zeitpunkt bereits erstelle Index bleibt erhalten.

Hierbei werden die EXIF-Informationen extrahiert, Excel gestartet und die Daten direkt formatiert übernommen. Ggü. dem CSV-Format werden Kommas nicht in Punkte umgewandelt, die Originaldaten bleiben vollständig erhalten.

Alle Parametereinstellungen bzw. der zuletzt benutzte Bilderpfad werden gespeichert und beim Neustart wiederhergestellt. Wenn das Verzeichnis bei einem Wechselmedium nicht mehr existiert, wechselt der EXIF-Viewer in sein Programm-Verzeichnis zurück.

Zuweilen erscheint es sinnvoll (z.B. bei Belichtungsreihen), die EXIF-Informationen direkt zu vergleichen. Diese Funktion verbirgt sich hinter diesem Schaltfeld und ermöglicht es Ihnen, bis zu 3 Bilder direkt zu vergleichen.

Ruft Hilfedatei auf, dies kann auch über die F1-Taste erfolgen.

Hier finden sich weitere Informationen zum Programm

Hiermit verlassen Sie das Programm


Hilfe zur Bildvorschau

Hiermit wählen Sie das gewünschte Laufwerk aus.

In diesem Fenster stellen Sie den gewünschten Pfad ein.

In diesem Fenster finden sich alle Bilddateien wieder, die der EXIF-Viewer anzeigen kann. Per Klick auf ein Bild werden die enthaltenen Bildinformationen angezeigt.

Die Buttons Arbeitsplatz und Eigene Dateien rufen direkt die entsprechenden Windows-Standardverzeichnisse auf

Der Button Datumsangaben editieren dient zum nachträglichen Editieren der 3 Datumsangaben

Die wichtigsten Informationen finden sich unter dem Bild. Die Kamera speichert allerdings teilweise deutlich mehr Informationen, die sich nach dem Drücken des mehr-Buttons am rechten Formularrand aufklappen lassen, bzw. Sie können die Größe des Fensters auch frei einstellen. Diese Informationen stehen Ihnen nur zur Verfügung, wenn erweiterte Daten für Ihre Kamera vorliegen (bzw. diese vom EXIF-Viewer derzeit ausgewertet werden können).

Da die gespeicherten Daten in diesem Dialog sehr spezifisch ausfallen, sollten Sie die Funktion der Einträge in Ihrem Handbuch nachschlagen bzw. den Support kontaktieren.

Das Laden der Bildansicht benötigt je nach Bildgröße, Festplattengeschwindigkeit, Speicherausbau und Prozessor etwas Zeit. Wenn Sie auf die Bildvorschau verzichten wollen, und nur an der Bildinformation interessiert sind, können Sie das Kästchen deaktivieren.

Das Glossar will versuchen, Ihnen einzelne Begriffe näher zu erklären, falls Sie sich nicht sicher sind, ob dieses Feld für Sie nun von Interesse ist oder nicht.

Ruft Hilfedatei auf, dies kann auch über die F1-Taste erfolgen.

Damit beenden Sie die Bildvorschau und gelangen wieder auf die Hauptseite des Programms.

Über dem angezeigten Bild ändert sich der Mauszeiger, was darauf hinweisen soll, dass Sie per Doppelklick dieses Bild an Ihr bevorzugtes Grafikprogramm laden lassen können.

Folgende Daten werden derzeit vom EXIF-Viewer ausgewertet:

-	Hersteller

-	Firmware Jede Kamera kann unterschiedliche Firmware-Versionen aufweisen. Einige Hersteller wie Nikon bieten Firmware-Updates über das Internet an, die selbst durchgeführt werden können. Bei anderen Herstellern wie z.B. Olympus muss die Kamera eingeschickt werden. Neuere Firmware-Versionen bieten erweiterte Einstellungen oder beheben Fehler.

-	Datum und Uhrzeit

-	Blende

-	ISO-Wert

-	Belichtungszeit in Sekunden

-	EV (Belichtungskorrektur)

-	Programm (Programmautomatik, Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell usw.)

-	Messmodus (Spotmessung, Mittenmessung usw.)

-	Blitz (ein/aus) Der Einsatz eines externen Blitzes wird bei diesem Wert u.U. nicht berücksichtigt.

-	Weißabgleich

-	Zoom Hier findet sich die tatsächliche Brennweite Ihrer Kamera. Je nach Kameratyp wird hier auch das Kleinbild-Äquivalent angezeigt.

-	Auflösung in Pixel. Bei einigen Kameraherstellern findet sich hier auch der Hinweis auf die eingestellte Bildqualität (z.B. SHQ bei Olympus, FINE bei Canon usw.)

-	Bilddichte in dpi (dots per inch) bzw. dpcm (dots per centimeter) gibt die tatsächliche Druckauflösung an.

-	Kompression in Bits pro Pixel (je größer die Zahl, umso höher die Bildinformationen pro Pixel). Ausnahme: Olympus E-10. Hierbei wird der Kompressionsgrad angegeben (d.h. je größer die Zahl, umso höher ist die Packrate und umso geringer ist die eigentliche Bildinformation).

-	Makromodus


Hilfe zu Bildvergleich

Diese Funktion erlaubt den direkten Vergleich von bis zu 5 Bildern mit allen Bildinformationen (z.B. aus Belichtungsreihen).

Basierend von dem auf der Hauptseite ausgewählten Verzeichnisses finden sich in dieser Liste alle darin enthaltenen Dateien.

Wählen Sie mit Hilfe der fünf Listfelder jeweils das gewünschte Bild aus, welches mit Bild und den zugehörigen Bildinformationen angezeigt werden soll.

Wenn Sie den Mauszeiger über eines der angezeigten Bilder bewegen, verändert sich dieser. Damit will Ihnen das Programm signalisieren, dass Sie per Doppelklick das ausgewählte Bild an Ihr Standard-Grafikprogramm zur Ansicht und Nachbearbeitung übergeben lassen können.

Hier können die gewünschten Makernotes eingestellt werden. Da hierbei ggf. nicht alle Register eingeblendet werden sollen, kann man über den Button “Anpassen” festlegen, welche Register in die Liste aufgenommen werden sollen. Die Einstellungen werden beim Verlassen des Programms dauerhaft gespeichert.

Durch Drücken dieses Buttons werden alle Zeilen markiert, die Unterschiede zwischen den einzelnen Bildern aufweisen.

Das Laden der Bildansicht benötigt je nach Bildgröße, Festplattengeschwindigkeit, Speicherausbau und Prozessor etwas Zeit. Wenn Sie auf die Bildvorschau verzichten wollen, und nur an der Bildinformation interessiert sind, können Sie das Kästchen deaktivieren.

Das Glossar will versuchen, Ihnen einzelne Begriffe näher zu erklären, falls Sie sich nicht sicher sind, ob dieses Feld für Sie nun von Interesse ist oder nicht.

Ruft Hilfedatei auf, dies kann auch über die F1-Taste erfolgen.

Damit schließen Sie den Bildvergleich und kehren auf die Hauptseite des Programms zurück.

Folgende Daten werden derzeit vom EXIF-Viewer ausgewertet:

•	Hersteller

•	Firmware Jede Kamera kann unterschiedliche Firmware-Versionen aufweisen. Einige Hersteller wie Nikon bieten Firmware-Updates über das Internet an, die selbst durchgeführt werden können. Bei anderen Herstellern wie z.B. Olympus muss die Kamera eingeschickt werden. Neuere Firmware-Versionen bieten erweiterte Einstellungen oder beheben Fehler.

•	Datum und Uhrzeit

•	Blende

•	ISO-Wert

•	Belichtungszeit in Sekunden

•	EV (Belichtungskorrektur)

•	Programm (Programmautomatik, Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell usw.)

•	Messmodus (Spotmessung, Mittenmessung usw.)

•	Blitz (ein/aus) Der Einsatz eines externen Blitzes wird bei diesem Wert u.U. nicht berücksichtigt.

•	Weißabgleich

•	Zoom Hier findet sich die tatsächliche Brennweite Ihrer Kamera. Je nach Kameratyp wird hier auch das Kleinbild-Äquivalent angezeigt.

•	Auflösung in Pixel. Bei einigen Kameraherstellern findet sich hier auch der Hinweis auf die eingestellte Bildqualität (z.B. SHQ bei Olympus, FINE bei Canon usw.)

•	Bilddichte in dpi (dots per inch) bzw. dpcm (dots per centimeter) gibt die tatsächliche Druckauflösung an.

•	Kompression in Bits pro Pixel (je größer die Zahl, umso höher die Bildinformationen pro Pixel). Ausnahme: Olympus E-10. Hierbei wird der Kompressionsgrad angegeben (d.h. je größer die Zahl, umso höher ist die Packrate und umso geringer ist die eigentliche Bildinformation).

•	Makromodus


Hilfe zur Anpassung der Excel-Ausgabe
Hilfe zu Anpassung der Excel-Ausgabe

Das Programm ist zwischenzeitlich in der Lage, eine Vielzahl von Optionen an Excel zu übergeben. Für den einen oder anderen Anwendungsfall ggf. aber auch schon wieder zu viel ;-)

Daher wurde in das Programm diese Menüpunkt integriert, der sich auf die Ausgabe direkt an Excel bzw. in die CSV-Datei bezieht (Die Textausgabe gibt eh nur Felder aus, die mit Angaben gefüllt sind. Die Ausnahme bilden hier die wichtigsten Stammdaten, die in jedem Fall angezeigt werden).

Zur besseren Übersicht habe ich die Stammdaten des EXIF-Formats und die herstellerspezifischen Makernotes in zwei eigenständigen Fenstern zur Auswahl eingefügt.

Mit der Qual der Wahl kann man schnell den Überblick verlieren, wenn es darum geht, welche Felder man denn nun gerne auswerten möchte und welche nicht. Daher bietet das Programm die Möglichkeit, gleichzeitig die Daten zu einem Bild anzeigen zu lassen, um besser entscheiden zu können, ob das Feld wirklich interessant ist – oder ob es überhaupt für die eigene Kamera sinnvolle Werte liefert.

Alle auf dem gewählten Verzeichnis der Hauptseite befindlichen Bilder finden sich in dieser Liste wieder. Hier können Sie ein beliebiges Bild einladen, um durch die ausgegebenen Werte direkt entscheiden zu können, ob Sie dieses Feld nun in der Excel-Ausgabe aufgeführt sehen wollen oder nicht.

In den beiden Feldern Stammdaten und Makernote-Daten sehen Sie eine Reihe von Feldern, die sie mittels vorangestelltem Kästchen zum Ankreuzen selektieren oder deselektieren können. Nur selektierte Felder werden später in die Excel-Ausgabe integriert.

Im Feld Wert finden sich aktuelle Bilddaten, soweit Sie ein Bild über das Listenfeld ausgewählt haben.

Wenn Sie diesen Button drücken, werden alle Stammdaten- bzw. Makernote-Daten ausgewählt und erscheinen in der Excel-Exportdatei.

Dieser Button deselektiert alle Stammdaten- bzw. Makernote-Daten (z.B. sinnvoll, wenn Sie nur sehr wenige Daten einfügen möchten und daher lieber Einzelne selektionieren).

Das Glossar will versuchen, Ihnen einzelne Begriffe näher zu erklären, falls Sie sich nicht sicher sind, ob dieses Feld für Sie nun von Interesse ist oder nicht.

Ruft Hilfedatei auf, dies kann auch über die F1-Taste erfolgen.

Alle getätigten Änderungen werden verworfen.

Alle Änderungen werden übernommen und beim Programm-Ende in die Konfigurationsdatei des Programms dauerhaft gespeichert.


Hilfe zu Programm-Information
Hilfe zur Programm-Information

Hier lesen Sie den Copyright-Hinweis des Autors, erfahren den Programmnamen und die Versionsnummer.


Mailkontakt

Der Autor ist per eMail unter Ralf.Bibinger@gmx.de erreichbar.

Die aktuellste Version finden Sie unter der Adresse www.amarra.de. Bei Updates finden sich dort auch zukünftig kleinere Pakete, die nur die Programmdatei enthalten, da de ebenfalls erforderlichen Visual Basic Runtime-Module bereits installiert sind bzw. ständig aktualisierte Kamera.Cfg-Dateien, die die Brennweitendatenbank ständig erweitern sollen.


Danksagung; EXIF-Viewer:Danksagung
Danksagung

An dieser Stelle möchte ich mich bei folgenden Personen recht herzlich bedanken:

Renate Steinbach

Für ihre Hartnäckigkeit und Überredungskunst, dieses Programm zu schreiben und zu veröffentlichen :-) Weiter gebührt ihr Dank für die Bereitstellung von Webspace auf ihrer Homepage und vieler Testaufnahmen, die ich zur Verifizierung der Olympus C-2000Z-Einstellungen benötigt habe Steinbach@amarra.de.

TsuruZoh Tachibanaya

Für seine exzellente Dokumentatio zum EXIF-Dateiformat, welche sich unter www.ba.wakwak.com/~tsuruzoh/ findet.

Peter Esherick

für die Dokumentation der Olympus-Makernotes

Max Lyons

für die Dokumentation der Nikon-Makernotes

Eckhard Henkel

für die Dokumentation der Sanyo-Makernotes

John Hawkins

für die Dokumentation der Sanyo-Makternotes

Dalibor Jelinek

für die Dokumentation der Minolta-Makernotes

David Burren

für die Dokumentation der Canon-Makernotes

Jeffrey Ratcliffe

für die Idee und die praktische Umsetzung meines Programms ins englische.

Tambaware

Für EXIFREAD, ebenfalls ein Programm, um EXIF-Informationen auszulesen (members.tripod.com/~tawba/)

www.digitalkamera.de

Für viele nützliche Informationen zur realen Brennweite bzw. deren Umrechnung in das KB-Äquivalent (siehe www.digitalkamera.de)

Andere gute (teils englischsprachige) Webseiten rund um das Thema Digitalfotografie wie z.B. www.dpreview.com, www.photoworld2.de, www.steves-digicams.com.

Christian Nerger

Für die Unterstützung bei der Lösung des Problems, das bei einigen gängigen Kameraherstellern (Ricoh, Fuji, Toshiba, Nikon) teilweise Angaben zur Blende und Belichtungszeit fehlten.

Wolfgang Rein und Walter Reisch

für Testbilder und Anregungen speziell bei den Canon-Makernotes.

Dietrich Risse und Heinz Eger

für Testbilder und Anregungen speziell bei den Olympus E-10-Erweiterungen

Friedemann Schmidt

www.friedemann-schmidt.com, für den Hinweis bzgl. der meinerseits zu starr ausgelegten EXIF-Spezifikation, die er beim Implementieren in seinen Exifer auch bei mir festgestellt hat.

Allen Anwender

die so rat- und tatkräftig an der Weiterentwicklung des Programms und der Identifikation der Makernotes mitgewirkt haben.


History

V 2.22 (17.05.03)

-	Listboxen sind nun länger als 8 Zeilen, was z.B. beim Durchforsten im Bildvergleich etwas vereinfachen dürfte. Für den tastaturorientierten Anwender werden Listboxen beim „Tab-Sprung“ nun auch geöffnet

-	Canon Motiv-Distanz kann sowohl in mm als auch cm angegeben sein. Bis V 2.20 wurde nur mm angenommen, zwischenzeitlich werden beide Werte angegeben.

-	Canon Makernote Bild Kompressionsrate eingefügt

-	KB-Äquivalenz aus Exif 2.20-Spezifikation konnte unter gewissen Umständen falsche Werte ausgeben, Fehler wurde behoben

V2.20 (23.03.03)

-	Minolta Makernotes eingefügt (49 Werte)

-	Sanyo-Makernotes erweitert (16 Werte)

-	Nikon-Makernotes erweitert (2 Werte)

-	Canon-Makernotes erweitert (Motivdistanz)

-	um Exif 2.20-Spezfikation erweitert (13 Werte) bzw. ergänzt

-	Nikon Makernotes von einigen Kameramodellen implementiert

-	Brennweitentabelle auf knapp 160 Kameramodelle erweitert

-	Datumsformat nun wahlweise auch ohne „um“-Angabe, daher 100% Excel-konform

-	Auswahl der auszugebenden Informationen auch bei Txt-Export möglich

-	Txt-Export nun wahlweise als Einzeldateien, die bei den Bildern abgelegt werden (zur einfachen Integration der Bildinformationen z.B. auf Webseiten)

-	Fehlermeldungen bei ungültigen Datumsangaben abgefangen

V2.12 (10.02.03)

-	Dicker Bug beim Einlesen ganzer Verzeichnisse samt Unterverzeichnisse behoben

V2.11 (11.11.02)

-	Vorbereitung auf verschiedene Sprachversionen (englisch derzeit auf Anfrage)

V2.10 (15.09.02)

-	Verzeichnis-History mit den 10 zuletzt verwendeten Verzeichnissen eingefügt

-	EXIF-Informationsauswertung überarbeitet, evtl. Inkompatibilitäten mit der Beta-Version V 2.0 des Exifers von Friedemann Schmidt wurden behoben

-	Allgemeines Bugfixing

-	Hilfebuttons separat nochmals eingefügt (vereinzelt haben Anwender diese über F1 nicht gefunden)

-	Programminterne Datenbank über kB-Äquvalenzen erweiterbar und editierbar eingefügt. Somit muss nicht jedesmal eine komplette Programmversion gezogen werden, sondern es reicht aus, das Parameterfile downzuloaden.

-	Aufnahme-, Digitalisierungs- und Änderungsdatum lassen sich nun für einzelne Bilder flexibel editieren

-	Datumsänderungen lassen sich außerdem auf komplette Verzeichnisse auf 2 Arten anwenden: einerseits eine reine Zeitkorrektur (z.B. Zeitzonenwechsel), andererseits als Angabe von Startdatum und Uhrzeit mit zeitlichem Versatz pro Bild (z.B. wenn die Zeitangaben durch Batteriewechsel vollständig verlorengegangen sind)

-	Helpfile endlich mal gründlich seit Version 2.0 aktualisiert

V2.09 (29.06.02)

-	Lang lang ist’s her, aber irgendwann kommt doch mal wieder eine offizielle Version :-)

-	optische Änderungen (Buttons sahen unter XP teilweise etwas seltsam aus

-	2 neue Buttons für Desktop und Eigene Dateien eingebunden

-	Hilfstexte über den Buttons etc. kann man wahlweise abschalten (einige scheint es doch sehr genervt zu haben)

-	Jede Menge Bugfixes beim Auslesen der Bildinformationen (hoffentlich sind jetzt nicht neue Probleme hinzugekommen, notfalls bitte melden!)

-	Viele Brennweiten-Voreinstellungen diverser Kameramodelle aufgenommen

V 2.08 (15.09.01)

-	Seriennummer bei Canon-Modellen wurde falsch ausgelesen

-	KB-Brennweite für Olympus C-100RS, Nikon Coolpix 885, Minolta DImage S304, Canon Powershot G2, Nikon Coolpix 775 und Kyocera FineCam S3) implementiert

-	Fehlermeldung beim Einlesen der Daten (z.B. Yashica MicroElite 3300) entfernt

-	Bug bei Bildern der Minolta DImage 7 beseitigt

-	Bildvergleichsmodul völlig überarbeitet (5 Bilder statt 3, alle Daten können verglichen werden, per Selektion kann angezeigt werden, welche Daten prinzipiell überhaupt verglichen werden sollen, Unterschiede werden automatisch angezeigt usw.)

-	Für neuere Kameramodelle bzw. bei fehlender Modellbezeichnung (z.B. SONY) kann diese manuell vorgegeben werden. Diese wird später auf die ausgelesenen Realbrennweiten angewendet.

V 2.07 (21.07.01)

-	Casio-Makernoteseinträge „Aufnahmemodus“ und „Blitzmodus“ korrigiert (lieferte teilweise falsche oder keine Werte).

V 2.06 (12.07.01)

-	800 x 600 Bildpunkte: Probleme mit maximiertem Fenster behoben

-	Update-Datei um COMDLG32.OCX erweitert (Fehlermeldung beim Programmstart)

-	History umgedreht

V 2.05

-	Toshiba-Makernotes implementiert: „Größe“, „Qualität“ und „16 MultiMode“

-	Eine „Sanduhr“ bei zeitintensiven Bildlade-Aktionen eingefügt

-	Bildvorschau bei Auflösung 800 x 600 optimiert (Stammdaten und Makernote-Daten werden in einem gemeinsamen Listfeld ausgegeben)

-	Bild kann nun alternativ auch an ein frei wählbares Grafikprogramm übergeben werden

-	Olympus: Fehler in Digitalzoom-Auswertung behoben

-	eMail-Adressen/Hyperlinks funktionieren nun auch im Helpfile

-	Usercomment (Tag 0x9286) unter „Kommentar“ eingefügt

-	Kleinere Bugs behoben

-	nun in Native-Code compiliert für schnellere Programm-Ausführung

V 2.04

-	Excel-Exportfunktion erweitert: Sie können nun selbst festlegen, welche Felder in die Excel-Exportdateien ausgegeben werden sollen oder nicht.

V 2.03

-	Olympus: Digitalzoom von „Normal“ auf „Aus“ geändert

-	Das Programm wurde um ein Glossar auf der Bildvorschau-Seite erweitert, welches über den Info-Button aufgerufen werden kann.

-	Bildvorschau kann nun beliebig vergrößert werden. Mittels „Standard-Button“ wird die Originalgröße wiederhergestellt, die Beschränkung auf mind. 1024 x 768 für die erweiterte Information besteht nicht mehr. Die geänderte Größe der Bildvorschau wird gespeichert und beim nächsten Start wiederhergestellt.

-	Beim Exportieren mit Unterordnern werden die Pfade nun sortiert.

-	Bildvorschau „Makromode“ in „Makromodus“ geändert

-	Bildeffekte liefert bei Olympus C-2000Z und C-920Z falsche Werte, daher wurde dieser bei diesen Kameramodellen entfernt

-	Sanyo-Makernotes: „Makro“ eingefügt

-	Epson-Makernotes: „Bildqualität“, „Makro-Modus“, „Digitalzoom“ und „KameraID“ integriert.

V 2.02

-	Canon: „Eigentümer“, „Bildnummer“ und „digitaler Zoom“ eingefügt

-	Olympus: „Weißabgleich“, „Kontrast“, „Bildschärfe“, „Blitzintensität“ und „Fokus“ bei Olympus C-2500L (teilweise) und E-10 eingefügt

-	Helpfile überarbeitet

V 2.01

-	Excel „Teilen“ durch „Fixed“ ersetzt

-	Bei einigen Canon-Modellen (z.B. Canon Powershot S10) wurde kein ISO-Wert ausgegeben

-	Canon: Programmsteuerung wird aus max. 3 Quellen ausgewertet (Programmsteuerung EXIF, Programmsteuerung Makernotes, Easy Shooting Mode Makernotes)

-	Canon: Einige Einträge namentlich abgeändert (z.B. Programm (auto)“ in „Programmautomatik)

V 2.00

-	Versionssprung, da ab V 2.00 erweiterte Informationen anderer Makernotes als Olympus ausgewertet werden.

-	Import-Probleme mit Corel Quattro Pro behoben

-	Probleme mit „an Excel übergeben“ behoben (Windows NT/2000)

-	Bug behoben: Dateiliste wurde nur unvollständig auf allen Windows NT 4.x-Systemen angezeigt

-	Pfad- und Dateiname wurde in Excel-Liste getrennt

-	Geschwindigkeitsoptimierungen

-	Olympus C-20x0/30x0/C7xx-Familie: Falsche SHQ/HQ/SQ-Zuordnung behoben

-	EXIF-Erweiterungen für alle Kameramodelle eingefügt

-	Standard-Makernotes für folgende Kamera-Modelle integriert: Canon, Casio, Fuji, Olympus und Nikon

-	Canon D30-Makernotes integriert

-	Fehlerabfangroutinen ergänzt

-	Beim Anklicken des Bildes wird dieses an das Standard-Grafikprogramm übergeben

-	Button-Tooltips vervollständigt

-	Tabstop-Reihenfolge angepasst

-	Excel-Ausgabe wird direkt mit Filteroption gestartet

-	Brennweiten-Liste um aktuelle Kameramodelle erweitert

-	Bildqualität wird nun auch bei anderen Kameraherstellern (nicht nur Olympus) ausgewertet

-	Bei der Ausgabe an Excel bzw. als Textdokument wird die Dateilänge angegeben

V 1.16

-	Neuer Menüpunkt „Bildvergleich“ eingefügt. Damit ist es nun möglich, die EXIF-Bildinformationen von bis zu 3 Bildern gleichzeitig anzuzeigen

V 1.15

-	Verschiedene Fehlerabfangroutinen (z.B. bei Kodak DC-210, wenn Kodak Kompressionsraten von 0/0:1 in die EXIF-Daten eingefügt hat) implementiert

V 1.14

-	THM-Dateien werden ebenfalls erkannt und ausgewertet (Canon RAW-Bilder)

V 1.13

-	Olympus E-10 Bilder konnten nicht in jedem Fall gelesen werden (Fehlermeldung)

-	Brennweiten-Informationen diverser Kameras implementiert

-	ISO-Werte von Kodak-Kameras werden nun ausgewertet

-	Codeoptimierungen

-	Fehler behoben, bei dem keine Brennweiten im Excel-Exportformat ausgegeben wurden

-	dpi-Auflösung implementiert

V 1.12

-	Kleinere Bugs behoben

-	Beim Excel-Export können nun auch Bilder ausgeblendet werden, die keinerlei EXIF-Information beinhalten

-	In Grafikprogrammen nachbearbeitete Bilder (z.B. ACDSee) unter „losless JPEG“ werden nun auch korrekt ausgewertet

-	Wiedereinschalten von „Bild anzeigen“ in der Vorschau zeigt auch wirklich das aktuelle Bild an (und nicht das zuletzt angezeigte)

V 1.11

-	Excel-Exportdatei wird im CSV-Format abgelegt und kann direkt angeklickt werden

-	Beim direkten Export in Excel über „an Excel übergeben“ werden keine Indexdateien auf Platte mehr erstellt. Dies geht nun ausschließlich über „Erstelle Index“

-	Fehlermeldung beseitigt beim direkten Übergeben an Excel, wenn beim Ausgabeformat keine Excel-Datei generiert wurde

V 1.10

-	Datumsfehler bei AM/PM korrigiert

-	Belichtungszeit und Blende alternativ über ShutterSpeedValue und ApertureValue ermittelt. Dadurch werden bei vielen Kameras nun auch Belichtungszeit und Blende ausgegeben, wo bisher „k.A.“ ausgewertet wurde

V 1.00

-	Erste veröffentlichte Version